en	Configuration / Type
de	Konfiguration / Typ

en	Title
de	Titel

en	Enter the title of the configuration here.
de	Geben Sie hier den Titel der Konfiguration ein.

en	Config-Type
de	Konfigurations-Typ

en	Select a predefined configuration type.
de	Wählen Sie einen vordefinierten Konfigurations-Typen.

en	Source URL
de	Quell-URL

en	The source URL is used to integrate scripts that must be explicitly integrated in the HEAD section of the website to provide an external service.
de	Die Quell-URL dient zur Einbindung von Skripten, welche explizit im HEAD-Bereich der Website integriert werden müssen, um einen externen Service bereitzustellen.

en	Source URL loading mode
de	Lademodus der Quell-URL

en	Define here when the source URL may be embedded.
de	Definieren Sie hier, wann die Quell-URL eingebettet werden darf.

en	Source URL parameter
de	Quell-URL Parameter

en	Define the load parameters of the source URL to be used.
de	Definieren Sie die zu verwendenden Lade-Parameter der Source URL.

en	Script position
de	Skript-Position

en	Here you can select the position for embedding the script.
de	Hier können Sie die Position für die Einbettung des Skripts auswählen.

en	Loading mode of the configuration
de	Lademodus der Konfiguration

en	Define here when the script / configuration may be embedded.
de	Definieren Sie hier, wann die Konfiguration / das Skript eingebettet werden darf.

en	ID

en	Enter your ID here.
de	Geben Sie hier Ihre ID ein.

en	ID

en	Enter your Mess-ID, Container-ID or Google Analytics ID here.
de	Geben Sie hier Ihre Mess-ID, Container-ID or Google Analytics ID ein.

en	Configuration
de	Konfiguration

en	Custom JavaScript code.
de	Eigener JavaScript-Code.

en	Insert advanced configuration
de	Erweiterte Konfiguration einfügen

en	Google Tag Manager

en	Integrate Google Tag Manager / Google Consent Mode.
de	Google Tag Manager / Google Consent Mode einbinden.

en	Google Consent Mode

en	Delivers a predefined configuration for Google Consent Mode. This configuration is overwritten if a custom script has been defined in the "Configuration" field.
de	Liefert eine vorgefertigte Konfiguration für den Google Consent Mode aus. Diese Konfiguration wird überschrieben, sofern ein eigenes Skript im Feld "Konfiguration" definiert wurde.

en	Custom
de	Benutzerdefiniert

en	Configure custom script.
de	Benutzerdefiniertes Skript konfigurieren.

en	Below the content in the body tag
de	Unterhalb des Inhalts im Body-Tag

en	Above the content in the body tag
de	Oberhalb des Inhalts im Body-Tag

en	Head tag
de	Head-Tag

en	Load only if one of the cookies was accepted
de	Nur laden, wenn einer der Cookies akzeptiert wurde

en	Load only if none of the cookies was accepted
de	Nur laden, wenn keiner der Cookies akzeptiert wurde

en	Load always
de	Immer laden

en	New
de	Neu

en	Create a new configuration
de	Eine neue Konfiguration erstellen

en	Show details
de	Details anzeigen

en	Show the details of cookie ID %s
de	Details der Cookie ID %s anzeigen

en	Edit configuration
de	Konfiguration bearbeiten

en	Edit configuration ID %s
de	Konfiguration ID %s bearbeiten

en	Duplicate configuration
de	Konfiguration ID %s duplizieren

en	Duplicate configuration ID %s
de	Konfiguration ID %s duplizieren

en	Delete cookie
de	Cookie löschen

en	Delete cookie ID %s
de	Cookie ID %s löschen